7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8

1H ppm 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116

1 3 C p p m